EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4c

Stand/Datum des Downloads:

07.07.2025

Anlage 4c zum BAT-KF[1]

KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

–

5.097,31

5.268,39

5.820,78

6.464,70

6.748,74

11b

–

4.992,50

5.149,06

5.540,47

6.008,91

6.187,80

11a

–

4.876,97

5.029,76

5.411,69

5.930,62

6.025,31

10a

–

4.761,46

4.910,45

5.282,90

5.551,83

5.621,28

9d

–

4.530,37

4.671,80

5.025,33

5.242,50

5.343,51

9c

–

4.299,33

4.433,17

4.767,77

4.989,97

5.090,99

9b

–

4.070,43

4.194,92

4.548,07

4.718,51

4.825,84

9a

–

3.883,65

4.070,43

4.194,92

4.434,43

4.535,43

8a

–

3.600,40

3.757,59

3.964,57

4.132,22

4.366,71

7a

–

3.414,69

3.600,40

3.889,43

4.036,57

4.188,13

4a

2.930,44

3.100,59

3.271,86

3.636,14

3.729,00

3.904,10

3a

2.828,00

3.060,63

3.129,01

3.243,28

3.329,01

3.530,40

2a

2.822,81

2.950,53

2.990,71

3.048,11

3.137,76

3.240,21

Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung – PflegeArbbV) ist zu beachten.

KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. Mai 2026

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

–

5.240,03

5.415,90

5.983,76

6.645,71

6.937,70

11b

–

5.132,29

5.293,23

5.695,60

6.177,16

6.361,06

11a

–

5.013,53

5.170,59

5.563,22

6.096,68

6.194,02

10a

–

4.894,78

5.047,94

5.430,82

5.707,28

5.778,68

9d

–

4.657,22

4.802,61

5.166,04

5.389,29

5.493,13

9c

–

4.419,71

4.557,30

4.901,27

5.129,69

5.233,54

9b

–

4.184,40

4.312,38

4.675,42

4.850,63

4.960,96

9a

–

3.992,39

4.184,40

4.312,38

4.558,59

4.662,42

8a

–

3.701,21

3.862,80

4.075,58

4.247,92

4.488,98

7a

–

3.510,30

3.701,21

3.998,33

4.149,59

4.305,40

4a

3.012,49

3.187,41

3.363,47

3.737,95

3.833,41

4.013,41

3a

2.907,18

3.146,33

3.216,62

3.334,09

3.422,22

3.629,25

2a

2.901,85

3.033,14

3.074,45

3.133,46

3.225,62

3.330,94

Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung – PflegeArbbV) ist zu beachten.

[1]

Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4c geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. Juni 2018; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4c geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 31. Mai 2023; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 31. Mai 2023; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.