EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a Archiv-12

Stand/Datum des Downloads:

08.05.2026

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig vom 1. April 2025 bis 30. April 2026

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.955,18

7.685,88

8.378,11

8.839,65

8.947,29

15

5.669,12

6.039,84

6.453,36

7.017,89

7.598,61

7.980,65

14

5.153,96

5.489,64

5.928,03

6.414,51

6.956,78

7.346,09

13

4.767,62

5.135,53

5.554,35

6.009,06

6.544,14

6.834,50

12

4.295,43

4.718,78

5.213,52

5.762,47

6.406,61

6.712,24

11

4.153,35

4.542,72

4.908,59

5.305,54

5.848,79

6.154,45

10

4.012,19

4.317,28

4.664,10

5.040,24

5.459,10

5.596,64

9

3.676,89

3.929,00

4.089,07

4.562,79

4.843,49

5.168,65

8

3.391,44

3.596,59

3.738,68

3.883,66

4.040,37

4.115,73

7

3.205,23

3.441,58

3.582,38

3.724,47

3.860,94

3.935,06

6

3.152,04

3.346,55

3.482,94

3.617,92

3.750,49

3.819,26

5

3.038,99

3.227,67

3.355,11

3.490,06

3.615,47

3.680,28

4

2.912,62

3.103,55

3.263,75

3.363,48

3.463,20

3.521,60

3

2.872,69

3.078,02

3.127,99

3.242,21

3.327,92

3.406,43

2Ü

2.711,60

2.945,82

3.031,62

3.146,03

3.224,63

3.283,31

2

2.692,16

2.894,28

2.944,67

3.016,58

3.174,63

3.339,97

1b

2.866,24

2.941,84

2.984,07

3.048,10

3.137,76

3.240,21

1a

2.689,22

2.701,59

2.713,25

2.743,60

2.780,02

2.817,59

1

–

2.499,58

2.536,71

2.577,55

2.614,69

2.688,96

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

[1]

Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Zahlung einer Inflationsausgleichsprämie und zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 31. Mai 2023; Anlage 4a geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 28. Mai 2025.