EPUB-Informationen

Bezeichnung:

803.8

Stand/Datum des Downloads:

17.04.2026

Richtlinie zu § 51 Absatz 3 FiVO
Tabelle über die betriebsgewöhnliche Nutzungsdauer
von Anlagevermögen

Vom 24. November 2022

Die Kirchenleitung der Evangelischen Kirche von Westfalen hat die folgende Richtlinie beschlossen:

I. Grundsätze und Tabelle

Für den Fall, dass ein Vermögensgegenstand in der unten aufgeführten Tabelle nicht enthalten ist, ist die Nutzungsdauer aus steuerlichen oder für Körperschaften des öffentlichen Rechts geltenden Tabellen zugrunde zu legen und zu dokumentieren. Abweichungen sind zu begründen.

Nr.

Vermögensgegenstand

Nutzung in Jahren

1

Gebäude und bauliche Anlagen

1.1

Sakralbauten, die vor dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft oder hergestellt wurden, werden mit einem Erinnerungswert von einem Euro bilanziert und nicht abgeschrieben

1.2

Sakralbauten, die nach dem Eröffnungsbilanzstichtag angeschafft oder hergestellt wurden

100

1.3

Gemeindezentren

60

1.4

Gemeindehäuser

60

1.5.1

Tageseinrichtungen für Kinder (Massivbauweise)

50

1.5.2

Tageseinrichtungen für Kinder (Leichtbauweise)

30

1.6.1

Schulen, Internate (Massivbauweise)

60

1.6.2

Schulen, Internate (Leichtbauweise)

30

1.7

Trauerhallen

80

1.8

Leichenhallen, Krematorien

60

2

Technische Anlagen (Betriebsanlagen) – unselbstständige
Gebäudebestandteile

2.1

Glocken

100

2.2.1

Orgeln, eingebaut (mechanisch)

100

2.2.2

Orgeln, eingebaut (elektrisch)

50

3

Maschinen und Geräte, Betriebsausstattung

3.1

Bänke aus Holz (Kirchenbänke)

25

3.2

Friedhofskreuze

25

3.3

Sargversenk- und Sarghebeanlagen

12

4

Musikinstrumente und Zubehör

4.1

Orchesterpulte

30

4.2

Orgeln, mobil (elektrisch)

50

II. Inkrafttreten

Diese Richtlinie tritt am 1. Januar 2023 in Kraft.