EPUB-Informationen

Bezeichnung:

136

Stand/Datum des Downloads:

18.03.2025

Verordnung über die Kammern und Senate
bei den Kirchengerichten
der Evangelischen Kirche in Deutschland

Vom 6. November 2003

(ABl. EKD 2003 S. 408)

Änderungen

Lfd.
Nr.

Änderndes Recht

Datum

Fundstellen
KABl. u. a.

Artikel

Art der
Änderung

1

Erste Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

8. Oktober 2010

ABl.EKD 2010 S. 284

§ 2 Satz 1

geändert

§ 2 Satz 2 Nr. 2

neu gefasst

§ 2 Satz 2 Nr. 3

gestrichen

2

Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

3. Dezember 2010

ABl.EKD 2010 S. 354

§ 1 Satz 1

geändert

§ 1 Satz 2 Nr. 2

eingefügt

§ 1 Sätze 2 - 3

neu nummeriert

§ 2 Satz 1

geändert

§ 2 Satz 2 Nr. 3

neu gefasst

3

Dritte Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

28. Februar 2020

ABl.EKD 2020 S. 47

§ 2 Satz 2

geändert

4

Vierte Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD

24. Januar 2025

ABl.EKD 2025 Nr. 4 S. 40

§ 1 Satz 2 Nr. 3 und 4

neu gefasst

§ 2 Satz 2 Nr. 4 und 5

neu gefasst

Auf Grund des § 3 Abs. 2 des in Artikel 2 zum Kirchengesetz über die Errichtung, die Organisation und das Verfahren der Kirchengerichte der Evangelischen Kirche in Deutschland beschlossenen Kirchengerichtsgesetzes[1] der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 6. November 2003 (ABl. EKD S. 408) verordnet der Rat der Evangelischen Kirche in Deutschland:

§ 1[2]
Kammern des Kirchengerichts der Evangelischen Kirche in Deutschland

1 Bei dem Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland werden vier Kammern errichtet. 2 Sie führen die Bezeichnung

1. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Disziplinarkammer –

2. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Verwaltungskammer –

3. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Erste Kammer für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz – und

4. Kirchengericht der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Zweite Kammer für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz –.

§ 2[3]
Senate des Kirchengerichtshofes der Evangelischen Kirche in Deutschland

1 Bei dem Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland werden fünf Senate errichtet. 2 Sie führen die Bezeichnung

1. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Lutherischer Senat in Disziplinarsachen –,[4]

2. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Gemeinsamer Senat in Disziplinarsachen –,[5]

3. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Verwaltungssenat –,

4. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
– Erster Senat für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz – und

5. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland

– Zweiter Senat für Streitigkeiten nach dem Mitarbeitendenvertretungsgesetz –.

--------------------------------------------------------------------------------

.

[1]

Nr. 135

[2]

§ 1 Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 2 eingefügt, Sätze 2-3 neu nummeriert durch Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 3. Dezember 2010; § 1 Satz 2 Nr. 3 und 4 neu gefasst durch Vierte Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24. Januar 2025.

[3]

§ 2 Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 2 neu gefasst, Satz 2 Nr. 3 gestrichen durch Erste VO zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD vom 8. Oktober 2010; § 2 Satz 1 geändert, Satz 2 Nr. 3 neu gefasst durch Zweite Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 3. Dezember 2010; § 2 Satz 2 Nr. 4 und 5 neu gefasst durch Vierte Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der Evangelischen Kirche in Deutschland vom 24. Januar 2025.

[4]

Nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD vom 28. Februar 2020 (ABl. EKD 2020 S. 47) wird die Nummer 1 wie folgt gefasst:

„1. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
- Erster Senat in Disziplinarsachen -,“

Die Verordnung wird erstmals für die Zusammensetzung der Disziplinarsenate angewendet, deren Amtszeit am 31. Dezember 2025 endet.

[5]

Nach der Dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung über die Kammern und Senate bei den Kirchengerichten der EKD vom 28. Februar 2020 (ABl. EKD 2020 S. 47) wird die Nummer 2 wie folgt gefasst:

„2. Kirchengerichtshof der Evangelischen Kirche in Deutschland
- Zweiter Senat in Disziplinarsachen -,“

Die Verordnung wird erstmals für die Zusammensetzung der Disziplinarsenate angewendet, deren Amtszeit am 31. Dezember 2025 endet.