EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4c Archiv-11

Stand/Datum des Downloads:

14.03.2024

Anlage 4c zum BAT-KF[1]

Anlage 4c zum BAT-KF

KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig vom 1. April 2021 bis 31. März 2022

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

–

4.411,44

4.566,09

5.065,45

5.647,54

5.904,31

11b

–

4.316,70

4.458,22

4.812,05

5.235,51

5.397,23

11a

–

4.212,26

4.350,37

4.695,64

5.164,74

5.250,34

10a

–

4.107,84

4.242,52

4.579,21

4.822,33

4.885,10

9d

–

3.898,94

4.026,79

4.346,38

4.542,69

4.634,00

9c

–

3.690,08

3.811,07

4.113,54

4.314,41

4.405,73

9b

–

3.483,15

3.595,70

3.914,93

4.069,02

4.166,03

9a

–

3.314,30

3.483,15

3.595,70

3.812,20

3.903,51

8a

2.880,58

3.053,48

3.199,83

3.387,47

3.539,01

3.750,98

7a

2.681,08

2.880,56

3.053,48

3.319,54

3.452,54

3.589,56

4a

2.417,67

2.588,09

2.747,56

3.086,75

3.173,21

3.332,80

3a

2.334,28

2.550,89

2.614,56

2.720,95

2.800,78

2.988,30

2a

2.329,45

2.448,38

2.485,79

2.539,23

2.622,70

2.718,09

Anlage 4c zum BAT-KF

KR-Anwendungstabelle
Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. April 2022

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

12a

–

4.490,84

4.648,28

5.156,63

5.749,20

6.010,59

11b

–

4.394,40

4.538,47

4.898,67

5.329,75

5.494,38

11a

–

4.288,08

4.428,68

4.780,16

5.257,71

5.344,85

10a

–

4.181,78

4.318,89

4.661,64

4.909,13

4.973,03

9d

–

3.969,12

4.099,27

4.424,61

4.624,46

4.717,41

9c

–

3.756,50

3.879,67

4.187,58

4.392,07

4.485,03

9b

–

3.545,85

3.660,42

3.985,40

4.142,26

4.241,02

9a

–

3.373,96

3.545,85

3.660,42

3.880,82

3.973,77

8a

2.932,43

3.108,44

3.257,43

3.448,44

3.602,71

3.818,50

7a

2.729,34

2.932,41

3.108,44

3.379,29

3.514,69

3.654,17

4a

2.461,19

2.634,68

2.797,02

3.142,31

3.230,33

3.392,79

3a

2.376,30

2.596,81

2.661,62

2.769,93

2.851,19

3.042,09

2a

2.371,38

2.492,45

2.530,53

2.584,94

2.669,91

2.767,02

Die jeweils geltende Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche (Pflegearbeitsbedingungenverordnung – PflegeArbbV) ist zu beachten.

[1]

Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4c geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 13. Juni 2018; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen – Mitarbeitende in der Pflege vom 13. November 2019; Anlage 4c neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4c geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 31. Mai 2023.