EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a Archiv-10

Stand/Datum des Downloads:

16.03.2024

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig vom 1. April 2021 bis zum 31. März 2022

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.090,93

6.751,47

7.377,25

7.794,47

7.891,78

15

4.928,35

5.263,48

5.637,30

6.147,62

6.672,58

7.017,95

14

4.462,65

4.766,11

5.162,41

5.602,17

6.092,39

6.444,31

13

4.113,41

4.445,99

4.824,60

5.235,66

5.719,35

5.981,85

12

3.686,55

4.069,25

4.516,49

5.012,74

5.595,03

5.871,32

11

3.558,11

3.910,10

4.240,84

4.599,68

5.090,78

5.367,08

10

3.430,51

3.706,30

4.019,82

4.359,85

4.738,50

4.862,83

9

3.124,70

3.355,30

3.500,00

3.928,24

4.181,99

4.475,93

8

2.858,91

3.049,92

3.182,23

3.314,31

3.455,98

3.524,11

7

2.685,53

2.905,60

3.036,70

3.169,00

3.293,78

3.360,79

6

2.636,00

2.817,11

2.944,11

3.069,78

3.193,22

3.256,10

5

2.530,74

2.706,42

2.825,08

2.950,74

3.067,50

3.127,85

4

2.413,07

2.590,85

2.740,02

2.832,88

2.925,73

2.980,10

3

2.375,89

2.567,08

2.613,61

2.719,96

2.799,76

2.872,87

2Ü

2.221,61

2.443,99

2.523,88

2.630,40

2.703,60

2.758,23

2

2.202,51

2.396,00

2.442,92

2.509,87

2.657,03

2.810,98

1b

2.369,89

2.440,28

2.479,61

2.539,23

2.622,70

2.718,09

1a

2.199,63

2.211,78

2.223,24

2.253,05

2.288,82

2.324,60

1

–

2.013,34

2.049,81

2.089,93

2.126,42

2.199,37

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
ab 01. April 2022

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

6.200,57

6.873,00

7.510,04

7.934,77

8.033,83

15

5.017,06

5.358,22

5.738,77

6.258,28

6.792,69

7.144,27

14

4.542,98

4.851,90

5.255,33

5.703,01

6.202,05

6.560,31

13

4.187,45

4.526,02

4.911,44

5.329,90

5.822,30

6.089,52

12

3.752,91

4.142,50

4.597,79

5.102,97

5.695,74

5.977,00

11

3.622,16

3.980,48

4.317,18

4.682,47

5.182,41

5.463,69

10

3.492,26

3.773,01

4.092,18

4.438,33

4.823,79

4.950,36

9

3.180,94

3.415,70

3.563,00

3.998,95

4.257,27

4.556,50

8

2.910,37

3.104,82

3.239,51

3.373,97

3.518,19

3.587,54

7

2.733,87

2.957,90

3.091,36

3.226,04

3.353,07

3.421,28

6

2.683,45

2.867,82

2.997,10

3.125,04

3.250,70

3.314,71

5

2.576,29

2.755,14

2.875,93

3.003,85

3.122,72

3.184,15

4

2.456,51

2.637,49

2.789,34

2.883,87

2.978,39

3.033,74

3

2.418,66

2.613,29

2.660,65

2.768,92

2.850,16

2.924,58

2Ü

2.261,60

2.487,98

2.569,31

2.677,75

2.752,26

2.807,88

2

2.242,16

2.439,13

2.486,89

2.555,05

2.704,86

2.861,58

1b

2.412,55

2.484,21

2.524,24

2.584,93

2.669,91

2.767,02

1a

2.239,22

2.251,59

2.263,25

2.293,60

2.330,02

2.366,44

1

–

2.049,58

2.086,71

2.127,55

2.164,69

2.238,96

Das Gesetz zur Regelung eines allgemeinen Mindestlohns (Mindestlohngesetz – MiLoG) ist zu beachten.

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

[1]

Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2018; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer Arbeitsrechtsregelungen vom 27. Januar 2021; Anlage 4a geändert durch Arbeitsrechtsregelung zur Änderung des BAT-KF – Mindestlohn vom 13. Dezember 2023.