EPUB-Informationen

Bezeichnung:

843-8 Archiv

Stand/Datum des Downloads:

17.09.2021

Beschluss der Landessynode
zur Verteilung der Kirchensteuern 2017 und 2018

Vom 23. November 2017

(KABl. 2017 S. 207)

2017

Auf Grund des Beschlusses der Landessynode vom 23. November 2017 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2017 Folgendes:

Übersteigt das Kirchensteueraufkommen im Haushaltsjahr 2017 485 Millionen €, wird das Mehraufkommen in Höhe von 2,0 Millionen € einer Rücklage für das „Projekt der Kommission für Informationstechnologie und Meldewesen in der Ev. Kirche von Westfalen (KomITMW)“ für Umsetzungsmaßnahmen bereitgestellt und in Höhe von 5.979.683,70 € der Clearing-Rückstellung zugeführt.

Das übrige Mehraufkommen wird jeweils zu gleichen Teilen der Versorgungssicherungsrückstellung bei der Versorgungskasse für Pfarrer und Kirchenbeamte und der Verteilung gemäß § 2 Absatz 2 Finanzausgleichsgesetz[1] zugeführt.

2018

Auf Grund des Beschlusses der Landessynode vom 23. November 2017 ergibt sich für das Haushaltsjahr 2018 folgende Verteilung der Kirchensteuer gemäß § 2 Absatz 2 und 3 Finanzausgleichsgesetz (FAG)[2]:

Gesamtsumme

490.000.000 €

Zuweisung EKD-Finanzausgleich
gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 1 FAG[3]

11.900.000 €

Zuführung Clearing-Rückstellung
gemäß § 2 Absatz 3 FAG[4]

0 €

Verteilungssumme

478.100.000 €

1.

Zuweisung für den Allgemeinen
Haushalt der Landeskirche
gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2
Buchstabe a FAG[5]

43.029.000 €

2.

Zuweisung für gesamtkirchliche
Aufgaben gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2
Buchstabe b FAG[6]

36.895.125 €

3.

Zuweisung für die Pfarrbesoldung
gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2
Buchstabe c FAG[7]

94.809.800 €

4.

Zuweisung an die Kirchenkreise
gemäß § 2 Absatz 2 Ziffer 2
Buchstabe d FAG[8]

303.366.075 €

Betrag je Gemeindeglied
303.366.075 € : 2.275.707
= 133,306298 €

478.100.000 €

[1]

Nr. 840.

[2]

Nr. 840.

[3]

Nr. 840.

[4]

Nr. 840.

[5]

Nr. 840.

[6]

Nr. 840.

[7]

Nr. 840.

[8]

Nr. 840.