EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-5 Archiv-8

Stand/Datum des Downloads:

12.03.2024

Anlage 5 zum BAT-KF[1]

Anlage 5 zum BAT-KF

Bereitschaftsdienstentgelt
– in Euro –

1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet
gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

15Ü

33,91

15

29,77

14

27,38

13

26,12

12

24,81

11

22,61

10

20,85

9

19,66

8

18,72

7

17,96

6

17,14

5

16,46

4

15,71

3

15,06

2Ü

14,44

2

14,06

1b

14,18

1a

11,45

1

11,44

2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet
gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016

Entgeltgruppe

Stunden-
vergütung

12a

26,29

11b

24,57

11a

23,22

10a

21,73

9d

20,94

9c

20,20

9b

19,29

9a

18,97

8a

18,10

Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a

7a

17,39

Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a

4a

16,09

3a

14,91

2a

14,18

3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016

Entgeltgruppe

Stundenentgelt

SE 18

26,35

SE 17

24,27

SE 16

23,58

SE 15

22,40

SE 14

22,33

SE 13

21,84

SE 12

21,79

SE 11

21,52

SE 10

20,46

SE 9

19,93

SE 8b

19,93

SE 8a

18,54

SE 7

18,03

SE 6

17,79

SE 5

17,19

SE 4

16,75

SE 3

16,01

SE 2

13,79

4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
gültig vom 1. Juni 2016 bis 30. November 2016

Entgeltgruppe

Stundenentgelt

SD 18

26,56

SD 17

24,48

SD 16

23,37

SD 15

22,82

SD 14

22,19

SD 13

21,78

SD 12

21,73

SD 11

21,32

SD 10

19,97

SD 9

19,34

SD 8b

19,03

SD 8a

18,55

SD 7

18,33

SD 6

17,79

SD 5

17,39

SD 4

17,07

SD 3

15,94

SD 2

13,92

Anlage 5 zum BAT-KF

Bereitschaftsdienstentgelt
– in Euro –

1. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF Anwendung findet
gültig ab 1. Dezember 2016

Entgeltgruppe

Stundenentgelt

15Ü

34,71

15

30,47

14

28,02

13

26,73

12

25,39

11

23,14

10

21,34

9

20,12

8

19,16

7

18,38

6

17,54

5

16,85

4

16,08

3

15,41

2Ü

14,78

2

14,39

1b

14,51

1a

11,72

1

11,71

2. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF Anwendung findet
gültig ab 1. Dezember 2016

Entgeltgruppe

Stunden-
entgelt

12a

26,91

11b

25,15

11a

23,77

10a

22,24

9d

21,43

9c

20,67

9b

19,74

9a

19,42

8a

18,53

Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a

7a

17,80

Für Beschäftigte, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a

4a

16,47

3a

15,26

2a

14,51

3. Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
gültig ab 1. Dezember 2016

Entgeltgruppe

Stundenentgelt

SE 18

26,97

SE 17

24,84

SE 16

24,13

SE 15

22,93

SE 14

22,85

SE 13

22,36

SE 12

22,30

SE 11

22,02

SE 10

20,94

SE 9

20,40

SE 8b

20,40

SE 8a

18,97

SE 7

18,45

SE 6

18,21

SE 5

17,59

SE 4

17,14

SE 3

16,38

SE 2

14,11

4. Mitarbeitende im Sozial- und Erziehungsdienst
gültig ab 1. Dezember 2016

Entgeltgruppe

Stundenentgelt

SD 18

27,19

SD 17

25,06

SD 16

23,92

SD 15

23,35

SD 14

22,71

SD 13

22,29

SD 12

22,24

SD 11

21,83

SD 10

20,44

SD 9

19,79

SD 8b

19,48

SD 8a

18,98

SD 7

18,76

SD 6

18,21

SD 5

17,80

SD 4

17,48

SD 3

16,31

SD 2

14,25

[1]

Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 5, Teil 3 - 4 angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 5, Teil 3 und 4 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015; Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016; Anlage 5, Teil 2 geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 26. Oktober 2016.