EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4a Archiv-8

Stand/Datum des Downloads:

13.03.2024

Anlage 4a zum BAT-KF[1]

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig vom 1. Juni 2016 bis zum 30. November 2016

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

5.459,14

6.051,16

6.612,04

6.985,97

7.073,20

15

4.280,05

4.748,72

4.923,20

5.546,38

6.020,00

6.331,60

14

3.876,23

4.299,99

4.549,26

4.923,20

5.496,55

5.808,12

13

3.573,37

3.963,48

4.175,38

4.586,64

5.159,99

5.396,82

12

3.204,27

3.552,17

4.050,72

4.486,96

5.047,84

5.297,11

11

3.095,36

3.427,56

3.676,82

4.050,72

4.592,90

4.842,18

10

2.986,43

3.302,89

3.552,17

3.801,47

4.275,08

4.387,25

9

2.648,85

2.925,94

3.071,16

3.464,92

3.776,53

4.025,78

8

2.485,48

2.744,42

2.865,46

2.974,36

3.095,36

3.171,59

7

2.333,03

2.575,02

2.732,33

2.853,36

2.944,10

3.028,81

6

2.289,44

2.526,62

2.647,62

2.762,59

2.841,25

2.919,91

5

2.197,47

2.423,78

2.538,73

2.653,69

2.738,39

2.798,90

4

2.093,40

2.308,81

2.454,02

2.538,73

2.623,44

2.673,03

3

2.060,76

2.272,49

2.333,03

2.429,82

2.502,44

2.568,98

2Ü

1.973,60

2.175,71

2.248,31

2.345,12

2.411,66

2.461,30

2

1.908,26

2.103,09

2.163,60

2.224,12

2.357,19

2.496,38

1b

2.056,59

2.142,84

2.196,75

2.250,65

2.326,13

2.412,37

1a

1.905,65

1.938,00

1.964,94

1.991,90

2.024,24

2.056,59

1

–

1.740,70

1.773,04

1.808,62

1.840,97

1.905,65

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

Anlage 4a zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro^1 –
gültig ab 1. Dezember 2016

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

15Ü

–

5.587,43

6.193,36

6.767,42

7.150,14

7.239,42

15

4.380,63

4.860,31

5.038,90

5.676,72

6.161,47

6.480,39

14

3.967,32

4.401,04

4.656,17

5.038,90

5.625,72

5.944,61

13

3.657,34

4.056,62

4.273,50

4.694,43

5.281,25

5.523,65

12

3.279,57

3.635,65

4.145,91

4.592,40

5.166,46

5.421,59

11

3.168,10

3.508,11

3.763,23

4.145,91

4.700,83

4.955,97

10

3.056,61

3.380,51

3.635,65

3.890,80

4.375,54

4.490,35

9

2.711,10

2.994,70

3.143,33

3.546,35

3.865,28

4.120,39

8

2.543,89

2.808,91

2.932,80

3.044,26

3.168,10

3.246,12

7

2.387,86

2.635,53

2.796,54

2.920,41

3.013,29

3.099,99

6

2.343,24

2.586,00

2.709,84

2.827,51

2.908,02

2.988,53

5

2.249,11

2.480,74

2.598,39

2.716,05

2.802,74

2.864,67

4

2.142,59

2.363,07

2.511,69

2.598,39

2.685,09

2.735,85

3

2.109,19

2.325,89

2.387,86

2.486,92

2.561,25

2.629,35

2Ü

2.019,98

2.226,84

2.301,15

2.400,23

2.468,33

2.519,14

2

1.953,10

2.152,51

2.214,44

2.276,39

2.412,58

2.555,04

1b

2.104,92

2.193,20

2.248,37

2.303,54

2.380,79

2.469,06

1a

1.950,43

1.983,54

2.011,12

2.038,71

2.071,81

2.104,92

1

–

1.781,61

1.814,71

1.851,12

1.884,23

1.950,43

1

Für Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 (Pflegedienstentgeltgruppenplan) Anwendung findet, gilt die Anlage 4c.

[1]

Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 2. Juli 2010; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. Mai 2012; Anlage 4 a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTARb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4a neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 10. Mai 2016.