EPUB-Informationen

Bezeichnung:

702

Stand/Datum des Downloads:

24.08.2023

Nichtanwendung von Normen des
Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes

Beschlüsse der Kirchenleitung
Vom 30. Juni 2016, 29. September 2016 und 15. Dezember 2016

(KABl. 2016 S. 229 und S. 525)

Beschluss der Kirchenleitung vom 30. Juni 2016

„Änderungen durch Artikel 2 und 3 des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen vom 14. Juni 2016 finden im Bereich der EKvW bis auf Weiteres keine Anwendung. Ausgenommen davon sind folgende Bestimmungen des Artikels 3: § 5 Absatz 1 Satz 3 und 4; § 66 Absatz 2 Satz 2 und § 85 Absatz 6.

§ 1 Absatz 2 KBVO bleibt unberührt.“

Beschluss der Kirchenleitung vom 29. September 2016

„In Abweichung vom Beschluss vom 30. Juni 2016 (KABl. S. 229) zur Aussetzung von Vorschriften des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes erhalten Pfarrerinnen und Pfarrer der Evangelischen Kirche von Westfalen in einer Einrichtung nach § 51 LBesG eine Zulage nach § 51 LBesG.“

Beschluss der Kirchenleitung vom 15. Dezember 2016

„In Abweichung vom Beschluss vom 30. Juni 2016 (KABl. S. 229) zur Aussetzung von Vorschriften des Dienstrechtsmodernisierungsgesetzes finden die §§ 16 Absatz 3, 24 LBeamtVG auf dem aktuellen Stand Anwendung.“