EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4d Archiv-5

Stand/Datum des Downloads:

23.03.2024

Anlage 4d zum BAT-KF[1]

Anlage 4d zum BAT-KF

Tabellenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
– monatlich in Euro –
gültig ab 1. Oktober 2015

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

3.445,25

3.560,07

4.019,46

4.363,97

4.880,76

5.196,57

SE 17

3.102,56

3.416,52

3.789,76

4.019,46

4.478,80

4.748,69

SE 16

3.024,52

3.341,89

3.594,53

3.904,60

4.249,12

4.455,84

SE 15

2.913,01

3.215,54

3.445,25

3.709,38

4.134,29

4.318,02

SE 14

2.909,57

3.182,56

3.437,82

3.697,48

3.984,60

4.185,57

SE 13

2.879,57

3.102,56

3.387,82

3.617,48

3.904,60

4.048,14

SE 12

2.815,04

3.093,78

3.367,29

3.608,45

3.907,04

4.033,37

SE 11

2.715,30

3.049,78

3.195,64

3.563,13

3.850,24

4.022,50

SE 10

2.589,68

2.857,27

2.991,07

3.387,82

3.709,38

3.973,50

SE 9

2.480,00

2.760,00

2.980,00

3.300,00

3.600,00

3.830,00

SE 8b

2.480,00

2.760,00

2.980,00

3.300,00

3.600,00

3.830,00

SE 8a

2.460,00

2.700,00

2.890,00

3.070,00

3.245,00

3.427,50

SE 7

2.405,70

2.628,70

2.807,11

2.985,49

3.119,30

3.318,92

SE 6

2.366,68

2.589,68

2.768,08

2.946,46

3.108,13

3.289,06

SE 5

2.366,68

2.589,68

2.756,93

2.846,12

2.968,77

3.181,11

SE 4

2.260,76

2.511,63

2.667,73

2.773,65

2.874,00

3.030,34

SE 3

2.104,67

2.363,34

2.513,30

2.651,01

2.714,00

2.789,26

SE 2

2.009,72

2.115,65

2.193,69

2.282,89

2.372,08

2.461,29

[1]

Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 ; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 10. September 2014; Anlage 4d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF vom 16. Dezember 2015.