EPUB-Informationen

Bezeichnung:

783 Archiv

Stand/Datum des Downloads:

19.09.2021

Adresse der Geschäftsstelle/
Mitglieder der Schlichtungsstelle
nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz

Stand 22.12.2009

(KABl. 2010 S. 15)

Die Landessynode hat am 13. November 2009 für die Amtszeit vom 1. Januar 2010 bis 31. Dezember 2014 die nachstehenden Mitglieder und stellvertretenden Mitglieder in die Schlichtungsstelle nach dem Mitarbeitervertretungsgesetz beschlossen gewählt. Die Zuständigkeit der beiden Kammern der Schlichtungsstelle ergibt sich aus der MVG-Ausführungsverordnung vom[1] 14. Dezember 1994[2] (KABl. 1995 S. 21), geändert durch Verordnung vom 16. September 1999 (KABl. 1999 S. 221).

Eingaben sind zu richten an:

Schlichtungsstelle nach dem MVG - 1. Kammer
(kirchliche Körperschaften und Anstalten des öffentlichen Rechts im Bereich der Evangelischen Kirche von Westfalen)
Geschäftsstelle:
Postfach 10 10 51
33510 Bielefeld

Leitung der Geschäftsstelle:
Dirk Palmowski
Tel. 0521/594-142; Fax: 0521/594-467
E-Mail: Dirk.Palmowski@lka.ekvw.de

Schlichtungsstelle nach dem MVG - 2. Kammer
(privatrechtliche Einrichtungen im Bereich des diakonischen Werkes der Evangelischen Kirche von Westfalen)
Geschäftsstelle (Nebenstelle):
Postfach 24 04
48011 Münster

Leitung der Geschäftsstelle:
Kerstin Montag
Tel.: 0251/2709-113; Fax: 0251/2709-55113
E-Mail: Montag@dw-westfalen.de

Erste Kammer

Vorsitzender:
Hempel, Johannes
Vorsitzender Richter am
Arbeitsgericht, Detmold

Stellvertreter:
Klein, Michael
Vizepräsident des VG
Arnsberg, Arnsberg

1. Beisitzer:
Berger, Manfred
Superintendent, Schwelm

Stellvertreter:
Dr. Becker, Rolf
Superintendent,
Lübbecke

2. Beisitzer:
Krause, Jürgen
Küster, Hagen

Stellvertreter:
Berendsen, Ulrich C.
Küster, Bad Oeynhausen

Zweite Kammer

Vorsitzender:
Goerdeler, Ulrich
Richter am LAG a.D.,
Altenberge

Stellvertreter:
Limberg, Eckhard
Richter am LAG,
Münster

1. Beisitzerin:
Ruthenkolk, Elke
Diak. Werk Minden e. V.,
Minden

1. Stellvertreterin:
Ringel, Sybille
Ev. Johanneswerk
Bielefeld e.V., Bielefeld

2. Stellvertreter:
Rediker, Wolfgang
Geschäftsführer, Bünde

3. Stellvertreter:
Grabowski, Christian
Diak. Werk im KK
Recklinghausen e. V.

4. Stellvertreter:
Strothmann, Ulrich
Diak. Werk Minden e. V.

5. Stellvertreter:
Bobe, Dirk
Diakonie Hattingen-
Witten

2. Beisitzer:
Thormann, Dieter
Diakon, Löhne

1. Stellvertreter:
Kamps, Jörg
Integrationsassistent,
Recklinghausen

2. Stellvertreter:
Korff, Andreas
Bürokaufmann,
Bad Oeynhausen

3. Stellvertreter:
Becker, Detlef
Krankenpfleger,
Castrop-Rauxel

4. Stellvertreter:
Raffler, Siegfried
Med.-Tech. Assistent,
Hamm

5. Stellvertreter:
Koch, Alexander
Fachkraft f. Arbeits-
u. Berufsförderung,
Bad Oeynhausen

[1]

Nr. 782.

[2]

Nr. 782.