EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4d Archiv-3

Stand/Datum des Downloads:

15.03.2024

Anlage 4d zum BAT-KF[1]

Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
- monatlich in Euro -
gültig vom 1. Juni 2012 bis zum 31. März 2013

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

3.176,92

3.282,81

3.706,41

4.024,09

4.500,64

4.791,85

SE 17

2.859,22

3.150,44

3.494,62

3.706,41

4.129,99

4.378,86

SE 16

2.785,10

3.081,61

3.314,59

3.600,51

3.918,20

4.108,82

SE 15

2.679,20

2.965,12

3.176,92

3.420,48

3.812,31

3.981,74

SE 14

2.647,44

2.859,22

3.123,97

3.335,76

3.600,51

3.785,83

SE 13

2.647,44

2.859,22

3.123,97

3.335,76

3.600,51

3.732,87

SE 12

2.541,54

2.806,28

3.060,43

3.282,81

3.558,14

3.674,63

SE 11

2.435,64

2.753,33

2.891,00

3.229,87

3.494,62

3.653,46

SE 10

2.372,10

2.626,25

2.753,33

3.123,97

3.420,48

3.664,04

SE 9

2.361,51

2.541,54

2.700,38

2.991,60

3.229,87

3.457,55

SE 8

2.266,19

2.435,64

2.647,44

2.949,24

3.224,57

3.441,65

SE 7

2.197,37

2.409,16

2.578,61

2.748,04

2.875,12

3.060,43

SE 6

2.160,30

2.372,10

2.541,54

2.710,97

2.864,52

3.032,90

SE 5

2.160,30

2.372,10

2.530,95

2.615,66

2.732,15

2.933,36

SE 4

1.959,10

2.223,84

2.361,51

2.478,00

2.552,12

2.647,44

SE 3

1.853,21

2.075,59

2.223,84

2.372,10

2.414,46

2.456,82

SE 2

1.773,78

1.874,39

1.948,51

2.033,23

2.117,94

2.202,67

Stundenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
– in Euro –
gültig vom 1. Juni 2012 bis 31. März 2013

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

18,73

19,36

21,86

23,73

26,54

28,26

SE 17

16,86

18,58

20,61

21,86

24,36

25,82

SE 16

16,42

18,17

19,55

21,23

23,11

24,23

SE 15

15,80

17,49

18,73

20,17

22,48

23,48

SE 14

15,61

16,86

18,42

19,67

21,23

22,33

SE 13

15,61

16,86

18,42

19,67

21,23

22,01

SE 12

14,99

16,55

18,05

19,36

20,98

21,67

SE 11

14,36

16,24

17,05

19,05

20,61

21,55

SE 10

13,99

15,49

16,24

18,42

20,17

21,61

SE 9

13,93

14,99

15,92

17,64

19,05

20,39

SE 8

13,36

14,36

15,61

17,39

19,02

20,30

SE 7

12,96

14,21

15,21

16,21

16,96

18,05

SE 6

12,74

13,99

14,99

15,99

16,89

17,89

SE 5

12,74

13,99

14,93

15,43

16,11

17,30

SE 4

11,55

13,11

13,93

14,61

15,05

15,61

SE 3

10,93

12,24

13,11

13,99

14,24

14,49

SE 2

10,46

11,05

11,49

11,99

12,49

12,99

Anlage 4d zum BAT-KF

Tabellenentgelt
– monatlich in Euro –
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
gültig ab 1. April 2013

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

3.266,50

3.375,37

3.810,92

4.137,55

4.627,54

4.926,96

SE 17

2.939,84

3.239,27

3.593,15

3.810,92

4.246,44

4.502,33

SE 16

2.863,63

3.168,50

3.408,05

3.702,03

4.028,68

4.224,67

SE 15

2.754,74

3.048,72

3.266,50

3.516,92

3.919,80

4.094,01

SE 14

2.722,09

2.939,84

3.212,05

3.429,82

3.702,03

3.892,58

SE 13

2.722,09

2.939,84

3.212,05

3.429,82

3.702,03

3.838,12

SE 12

2.613,20

2.885,41

3.146,72

3.375,37

3.658,47

3.778,24

SE 11

2.504,32

2.830,96

2.972,51

3.320,94

3.593,15

3.756,47

SE 10

2.438,98

2.700,30

2.830,96

3.212,05

3.516,92

3.767,35

SE 9

2.428,10

2.613,20

2.776,52

3.075,95

3.320,94

3.555,04

SE 8

2.330,09

2.504,32

2.722,09

3.032,40

3.315,49

3.538,69

SE 7

2.259,33

2.477,09

2.651,32

2.825,52

2.956,19

3.146,72

SE 6

2.221,21

2.438,98

2.613,20

2.787,41

2.945,29

3.118,42

SE 5

2.221,21

2.438,98

2.602,31

2.689,41

2.809,19

3.016,07

SE 4

2.014,34

2.286,54

2.428,10

2.547,87

2.624,08

2.722,09

SE 3

1.905,46

2.134,11

2.286,54

2.438,98

2.482,54

2.526,09

SE 2

1.823,79

1.927,23

2.003,45

2.090,56

2.177,66

2.264,78

Stundenentgelt
für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen
– in Euro –
gültig ab 1. April 2013

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

19,26

19,91

22,47

24,40

27,29

29,06

SE 17

17,34

19,10

21,19

22,47

25,04

26,55

SE 16

16,89

18,69

20,10

21,83

23,76

24,91

SE 15

16,25

17,98

19,26

20,74

23,12

24,14

SE 14

16,05

17,34

18,94

20,23

21,83

22,96

SE 13

16,05

17,34

18,94

20,23

21,83

22,63

SE 12

15,41

17,02

18,56

19,91

21,57

22,28

SE 11

14,77

16,69

17,53

19,58

21,19

22,15

SE 10

14,38

15,92

16,69

18,94

20,74

22,22

SE 9

14,32

15,41

16,37

18,14

19,58

20,96

SE 8

13,74

14,77

16,05

17,88

19,55

20,87

SE 7

13,32

14,61

15,64

16,66

17,43

18,56

SE 6

13,10

14,38

15,41

16,44

17,37

18,39

SE 5

13,10

14,38

15,35

15,86

16,57

17,79

SE 4

11,88

13,48

14,32

15,03

15,47

16,05

SE 3

11,24

12,59

13,48

14,38

14,64

14,90

SE 2

10,76

11,37

11,81

12,33

12,84

13,36

[1]

Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 16. März 2012; Anlage 4 d neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 20. Juni 2012 .