EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-4d Archiv-2

Stand/Datum des Downloads:

15.03.2024

Anlage 4d zum BAT-KF

Tabellenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen monatlich in Euro
gültig ab 1. September 2011

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

3.069,49

3.171,80

3.581,07

3.888,01

4.348,44

4.629,81

SE 17

2.762,53

3.043,90

3.376,44

3.581,07

3.990,33

4.230,78

SE 16

2.690,92

2.977,40

3.202,50

3.478,75

3.785,70

3.969,87

SE 15

2.588,60

2.864,85

3.069,49

3.304,81

3.683,39

3.847,09

SE 14

2.557,91

2.762,53

3.018,33

3.222,96

3.478,75

3.657,81

SE 13

2.557,91

2.762,53

3.018,33

3.222,96

3.478,75

3.606,64

SE 12

2.455,59

2.711,38

2.956,94

3.171,80

3.437,82

3.550,37

SE 11

2.353,28

2.660,22

2.793,24

3.120,65

3.376,44

3.529,91

SE 10

2.291,88

2.537,44

2.660,22

3.018,33

3.304,81

3.540,14

SE 9

2.281,65

2.455,59

2.609,06

2.890,43

3.120,65

3.340,63

SE 8

2.189,56

2.353,28

2.557,91

2.849,51

3.115,53

3.325,27

SE 7

2.123,06

2.327,69

2.491,41

2.655,11

2.777,89

2.956,94

SE 6

2.087,25

2.291,88

2.455,59

2.619,29

2.767,65

2.930,34

SE 5

2.087,25

2.291,88

2.445,36

2.527,21

2.639,76

2.834,16

SE 4

1.892,85

2.148,64

2.281,65

2.394,20

2.465,82

2.557,91

SE 3

1.790,54

2.005,40

2.148,64

2.291,88

2.332,81

2.373,74

SE 2

1.713,80

1.811,00

1.882,62

1.964,47

2.046,32

2.128,18

Stundenentgelt für Mitarbeitende in Kindertageseinrichtungen in Euro
gültig ab 1. September 2011[1]

Entgeltgruppe

Grundentgelt

Entwicklungsstufen

Stufe 1

Stufe 2

Stufe 3

Stufe 4

Stufe 5

Stufe 6

SE 18

18,10

18,70

21,12

22,93

25,64

27,30

SE 17

16,29

17,95

19,91

21,12

23,53

24,95

SE 16

15,87

17,56

18,89

20,52

22,33

23,41

SE 15

15,27

16,89

18,10

19,49

21,72

22,69

SE 14

15,08

16,29

17,80

19,01

20,52

21,57

SE 13

15,08

16,29

17,80

19,01

20,52

21,27

SE 12

14,48

15,99

17,44

18,70

20,27

20,94

SE 11

13,88

15,69

16,47

18,40

19,91

20,82

SE 10

13,52

14,96

15,69

17,80

19,49

20,88

SE 9

13,46

14,48

15,39

17,05

18,40

19,70

SE 8

12,91

13,88

15,08

16,80

18,37

19,61

SE 7

12,52

13,73

14,69

15,66

16,38

17,44

SE 6

12,31

13,52

14,48

15,45

16,32

17,28

SE 5

12,31

13,52

14,42

14,90

15,57

16,71

SE 4

11,16

12,67

13,46

14,12

14,54

15,08

SE 3

10,56

11,83

12,67

13,52

13,76

14,00

SE 2

10,11

10,68

11,10

11,59

12,07

12,55

[1]

Tabelle angefügt durch ARR zur Änderung des BAT-KF und des MTArb-KF vom 14. September 2010; Überschriften geändert durch ARR zur Änderung des BAT-KF und anderer ARR vom 27. Oktober 2010.