EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-5 Archiv-2

Stand/Datum des Downloads:

14.03.2024

Anlage 5 zum BAT-KF[1]

Bereitschaftsdienstentgelt in Euro
I. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF[2] Anwendung findet
gültig ab 1. September 2009[3]

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

15 Ü

28,83

15

25,31

14

23,28

13

22,21

12

21,09

11

19,22

10

17,73

9

16,71

8

15,91

7

15,27

6

14,58

5

13,99

4

13,35

3

12,81

2Ü

12,28

2

11,96

1

9,72

II. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF[4] Anwendung findet
gültig ab 1. September 2009[5]

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

12a

22,35

11b

20,89

11a

19,74

10a

18,49

9d

17,81

9c

17,18

9b

16,40

9a

16,14

8a

15,41

Für Mitarbeitende, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a.

7a

14,78

Für Mitarbeitende, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a.

4a

13,68

3a

12,69

[1]

Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.

[2]

Nr. 1100-1

[3]

Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009

[4]

Nr. 1100-2

[5]

Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009