EPUB-Informationen

Bezeichnung:

1100-5 Archiv-1

Stand/Datum des Downloads:

16.03.2024

Anlage 5 zum BAT-KF[1]

Bereitschaftsdienstentgelt in Euro

I. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF[2] Anwendung findet
gültig vom 1. Oktober 2008 bis 31. August 2009

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

15 Ü

27,43

15

24,08

14

22,15

13

21,13

12

20,07

11

18,29

10

16,87

9

15,90

8

15,14

7

14,53

6

13,87

5

13,31

4

12,70

3

12,19

2Ü

11,68

2

11,38

1

9,25

II. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF[3] Anwendung findet
gültig vom 1. Oktober 2008 bis 31. August 2009

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

12a

21,74

11b

20,32

11a

19,20

10a

17,98

9d

17,32

9c

16,71

9b

15,95

9a

15,70

8a

14,99

Für Mitarbeitende, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a.

7a

14,38

Für Mitarbeitende, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a.

4a

13,31

3a

12,34

Bereitschaftsdienstentgelt in Euro
I. Mitarbeitende, auf die die Anlage 1 BAT-KF[4] Anwendung findet
gültig ab 1. September 2009[5]

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

15 Ü

28,83

15

25,31

14

23,28

13

22,21

12

21,09

11

19,22

10

17,73

9

16,71

8

15,91

7

15,27

6

14,58

5

13,99

4

13,35

3

12,81

2Ü

12,28

2

11,96

1

9,72

II. Mitarbeitende, auf die die Anlage 2 BAT-KF[6] Anwendung findet
gültig ab 1. September 2009[7]

Entgeltgruppe

Stundenvergütung

12a

22,35

11b

20,89

11a

19,74

10a

18,49

9d

17,81

9c

17,18

9b

16,40

9a

16,14

8a

15,41

Für Mitarbeitende, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 8a Stufen 5 und 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 5 der KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 9a.

7a

14,78

Für Mitarbeitende, die Entgelt nach der Entgeltgruppe 7a Stufen 4 bis 6 sowie einer individuellen Zwischen- oder Endstufe oberhalb der Stufe 4 KR-Anwendungstabelle erhalten, richtet sich das Bereitschaftsdienstentgelt nach der Entgeltgruppe 8a.

4a

13,68

3a

12,69

[1]

Anlage 5 neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008.

[2]

Nr. 1100-1

[3]

Nr. 1100-2

[4]

Nr. 1100-1

[5]

Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009

[6]

Nr. 1100-2

[7]

Tabelle neu gefasst durch ARR zur Änderung des BAT-KF, des MTArb-KF und anderer ARR vom 21. August 2008 mit Wirkung zum 1. September 2009